Copyright: -= TABRIS =-


ＦＯＣＵＳ３のヘルプ
Evangelion Screensaver Vol.1

［ＦＯＣＵＳ３スクリーンセーバーの設定］

このダイアログ ボックスは、[ＦＯＣＵＳ３スクリーンセーバー]についての設定を変えるときに使います。
[ＦＯＣＵＳ３スクリーンセーバー]は、シャッターを切るようにレイを表示するセーバーです。
不明な部分をマウスでクリックしてください。


画面を表示する位置を設定します。


固定位置に表示します。


ランダムに表示します。画面が640×480の解像度の時は、ランダム設定を行っていも画面中央に表示されます。


シャッター速度を設定します。

スクロールバーが左へ設定するほど遅く、右へ設定するほど速くシャッターを切ります。


マウスでボタンをクリックすると、スクロールバーが左側に移動します。


マウスでボタンをドラッグすると、スクロールバーを左右に移動することができます。


マウスでボタンをクリックするとスクロールバーが右側に移動します。


スクリーンセーバー起動中のBGMを設定します。

   起動中はBGMを出力します。

   BGMは出力しません。


このヘルプを表示します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


入力した内容で設定を保存します。


入力した内容を破棄し、以前の内容で設定を終了します。


この画面はヘルプ用に縮小した画面ですので
実際のものとは多少異なります。